\section{Part 3: Symmetric Encryption}

\subsection{Plaintext}

\begin{verbatim}
This is a small plaintext
\end{verbatim}

\subsection{Verschlüsselter Plaintext}

\begin{figure}[H]
    \begin{center}
        \includegraphics[width=0.8\textwidth]{part3/plaintext}
        \caption{Verschlüsselter Plaintext}
        \label{fig:Verschlüsselter Plaintext}
    \end{center}
\end{figure}

\subsection{Wort mit 8 Zeichen}

\begin{verbatim}
FLORIANH x45
\end{verbatim}

\subsection{Verschlüsselt mit DES}

\begin{figure}[H]
    \begin{center}
        \includegraphics[width=0.7\textwidth]{part3/des}
        \caption{Verschlüsselt mit DES}
        \label{fig:Verschlüsselt mit DES}
    \end{center}
\end{figure}

\subsection{Was ist sicherer?}

Da man im ECB Modus leicht erkennen kann, dass sich ein Wort wiederholt, ist der CBC Modus wahrscheinlich sicherer. Im CBC Modus ist der verschlüsselte Text zufälliger.
