\section{Part 3: Symmetric Encryption}

\subsection{Verschlüsselter Plaintext}

\begin{verbatim}
    Plaintext: This is a small plaintext
\end{verbatim}

\begin{figure}[H]
    \begin{center}
        \includegraphics[width=0.7\textwidth]{part3/plaintext}
        \caption{Verschlüsselter Plaintext}
        \label{fig:Verschlüsselter Plaintext}
    \end{center}
\end{figure}

\subsection{8 Zeichen Verschlüsselt mit DES}

\begin{verbatim}
    8 Zeichen: FLORIANH x45
\end{verbatim}

\begin{figure}[H]
    \begin{center}
        \includegraphics[width=0.65\textwidth]{part3/des}
        \caption{Verschlüsselt mit DES}
        \label{fig:Verschlüsselt mit DES}
    \end{center}
\end{figure}

\subsection{Was ist sicherer?}

Da man im ECB Modus leicht erkennen kann, dass sich ein Wort wiederholt, ist der CBC Modus wahrscheinlich sicherer. Im CBC Modus ist der verschlüsselte Text zufälliger.
